PhD Thesis 2011/4
ISBN XXX-XX-XXXXX-XX-X

Forfatternavn/Author
Design, Synthesis and Structure-Activity Analysis of Isoform-Selective Retinoic Acid Receptor ß Ligands

Rygbredde

B5-format  forside = 176 x 250 mm

Forfatternavn/Author

københavns universitet
det xxxxxxxxxx fakultet (eller
institutnavn)

For at justere rygbredden: flyt layer  “Bagside”  til venstre.
Husk at justere rygteksten i forhold til rygbredden.
Beregning af rygbredde:
Antal B5-sider i 	Antal B5-dobbeltsider i 	Rygbredde
Word	færdigt tryk = antal ark
100	50	5 mm
120	60	6 mm
140	70	7 mm
160	80	8 mm
180	90	9 mm
200	100	10 mm

Design Synthesis and Structure-Activity Analysis of Isoform-Selective Retinoic Acid Receptor ß Ligands

FOTO

Forfatternavn/Author
SKRIV INSTITUTNAVN HER HVIS
FAKULTETSNAVNET STÅR I TOPPEN

Design, Synthesis and Structure-
Activity Analysis of Isoform-Selective Retinoic  Acid Receptor ß Ligands